\documentstyle[fullpage,times]{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\ 
\vspace{-1 in}
\newline
\centering
{\Large {\bf T.A. EVALUATIONS-SUMMER AND FALL 93}}
\vspace{.3 in}
\newline
\normalsize{
\begin{tabular}{rlrllrrlll|l}
\hline
     &    & Other  &          & Course & TA   &   & 1-4  &    & & Previous \\
Rank & TA & rank & Instructor & -lec.  & Code & n & 6-10 & 11 & Total & Sem. \\
\hline
 1&Craig, Bruce     &6  &Chappell       &541-1&20&28&4.73&4.92&9.65&   \\
 2&Banerjee, Mousumi&   &Wardrop/Miller &301-S&31&12&4.80&4.82&9.62&   \\
 3&Potter, David    &   &Wardrop/Miller &301-S&28&18&4.71&4.88&9.59&9.45(201)\\
 4&Lin, Chin-Yu     &8  &Loh            &424-2&19&46&4.69&4.76&9.45&9.19(301)\\
 5&Zaborski, Lawrence&  &Tsui           &301-3&10&52&4.70&4.73&9.43&\\
 6&Craig, Bruce     &1  &Leonard        &301-S&20&22&4.64&4.64&9.28&\\
 7&King, William    &   &Nordheim       &571-1&22&32&4.58&4.68&9.26&\\
 8&Lin, Chin-Yu     &4  &Loh            &424-1&19&20&4.56&4.65&9.21&\\
 9&Yang, Yonghong   &19 &Draper         &849-1&27&26&4.51&4.58&9.09&7.68(201)\\
10&Lim, Tjen Siem   &14 &Loh            &424-1&18&12&4.49&4.58&9.07&8.95(301)\\
11&Xiang, Dong      &   &Wardrop/Miller &301-S&30&16&4.54&4.44&8.98&9.34(710)\\
12&Welnetz, Timothy &   &Draper         &333-S&32&20&4.51&4.45&8.96&8.62(333)\\
13&Lehmiller, Gregor&   &Zheng          &224-3& 6&42&4.43&4.49&8.92&\\
14&Lim, Tjen Siem   &10 &Draper         &333-1&18&44&4.49&4.39&8.88&\\
15&Tao, Hwageng     &22 &Tsui           &301-3&11&15&4.46&4.40&8.86&8.35(301)\\
16&Liu, Man         &   &Wardrop        &301-2& 8&28&4.42&4.41&8.83&8.95(201)\\
17&Ko, Chia-Wen     &   &Klotz          &301-1& 7&22&4.43&4.32&8.75&7.35(302)\\
18&Dias, Ronaldo    &33 &Nordheim       &571-1&21&40&4.40&4.33&8.73&8.84(224)\\
19&Yang, Yonghong   &9  &Leonard        &301-S&29& 7&4.43&4.29&8.72&\\
20&Mundt, Marlon    &   &Miller         &411-1&17&32&4.30&4.34&8.64&\\
21&Fu, Wen-Huey     &   &Reinsel        &701-1&25&25&4.28&4.28&8.56&8.94(349)\\
22&Tao, Hwageng     &15 &Harris         &301-5&11&23&4.38&4.09&8.47&\\
23&Sheperd, James   &   &Clayton        &571-2&24&17&4.30&4.12&8.42&\\
24&Li, Zhengqing    &36 &Harris         &311-2&16&21&4.13&4.10&8.23&\\
25&Sim, Song Yong   &   &Bates          &224-1& 4&51&4.17&4.02&8.19&8.87(610)\\
26&Hoff, Peter      &28 &Bhattacharyya  &313-1&13&30&4.06&4.03&8.09&\\
27&Yang, Yu-Yun     &39 &Johnson        &309-2&14&13&4.09&3.92&8.01&\\
28&Hoff, Peter      &26 &Reinsel        &309-1&13& 5&3.98&4.00&7.98&\\
29&Zeng, Yong       &   &Zheng          &224-2& 5&45&4.09&3.82&7.91&\\
30&Papasouliotis, Oreste&38&Zheng          &224-2& 3&16&4.01&3.88&7.89&\\
31&Qiu, Peihua      &32 &Kurtz          &311-1&15&14&4.00&3.86&7.86&\\
32&Qiu, Peihua      &31 &Newton         &312-1&15&27&3.93&3.89&7.82&\\
33&Dias, Ronaldo    &18 &Wardrop/Miller &301-S&21&17&4.05&3.76&7.81&\\
34&Gaffney, Patrick &    &Clayton        &571-2&23&42&3.96&3.83&7.79&\\
35&Kang, Seung-ho   &40 &Leonard        &201-2& 2&33&3.94&3.64&7.58&\\
36&Li, Zhengqing    &24 &Kurtz          &311-1&16&16&3.94&3.63&7.57&\\
37&Feng, Jin        &   &Klotz          &709-1&26&22&3.77&3.68&7.45&7.02(311)\\
38&Papasouliotis, Oreste&30&Leonard        &201-2& 3&26&3.83&3.46&7.29&\\
39&Yang, Yu-Yun     &27 &Reinsel        &309-1&14&12&3.68&3.50&7.18&\\
40&Kang, Seung-ho   &35 &Dong           &201-1& 2&10&3.72&3.20&6.92&\\
41&Pan, Wei         &43 &Wardrop        &301-2& 9&15&3.90&3.00&6.90&\\
42&Huang, Yu-Min    &   &Wardrop        &301-4&12&25&3.73&3.14&6.87&\\
43&Pan, Wei         &41 &Wardrop        &301-4& 9&20&3.73&3.05&6.78&\\
44&Lin, Xiwu        &   &Dong           &201-1& 1&36&3.31&2.56&5.87&\\ \hline
\end{tabular}

\vspace{10 pt}

\begin{center}
\begin{tabular}{|l|l|} \hline
n & Number of Respondents \\ \hline
1-4 &     \\
6-10 & Average of Questions 1-4 and 6-10 -- Average Ranking \\ \hline
11   & Average of Question 11 -- Overall Ranking \\ \hline
TA Code & Code Used in Plotting \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}

}
\end{document}
