0 200 400 600 800 1000 Number of Predictor entries 80 85 90 95 100

% Correct

Indirect Branch Prediction Accuracy

ecperf_10 Cascaded BTP 8 entry filter ecperf_10 Cascaded BTP 128 entry filter jbb_15000 Cascaded BTP 8 entry filter jbb_15000 Cascaded BTP 128 entry filter gcc1 Cascaded BTP 8 entry filter gcc1 Cascaded BTP 128 entry filter bzip21 Cascaded BTP 8 entry filter bzip21 Cascaded BTP 128 entry filter perlbmk1 Cascaded BTP 8 entry filter perlbmk1 Cascaded BTP 128 entry filter mcf Cascaded BTP 8 entry filter mcf Cascaded BTP 128 entry filter