0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 Predictor size in Kb

75

80

85

90

95

% Correct

ECperf YAGS ECperf AGREE ECperf GSHARE SPECjbb GSHARE OLTP GSHARE APACHE GSHARE GCC GSHARE BZIP GSHARE PERL GSHARE MCF GSHARE