LLVM-STRESS(1) LLVM Command Guide LLVM-STRESS(1)

NAME

llvm−stress − generate random .ll files SYNOPSIS

llvm-cov [−gcno=filename] [−gcda=filename] [dump] DESCRIPTION The llvm-stress tool is used to generate random .ll files that can be used to test different components of LLVM.

OPTIONS

−o filename

Specify the output filename.

−size size

Specify the size of the generated .ll file.

−seed seed

Specify the seed to be used for the randomly generated instructions. EXIT STATUS llvm-stress returns 0.

AUTHOR

llvm-stress is maintained by the LLVM Team (<http://llvm.org/>).

CVS 2012-02-26 1